a:29:{s:4:"path";s:40:"YWRtaW4vY29udGVudC9hZGQvMjUvcGFnZS9kby8=";s:7:"referer";s:56:"aHR0cDovL2NlcnRydXMucnUvYWRtaW4vY29udGVudC9zaXRldHJlZS8=";s:6:"domain";s:16:"Y2VydHJ1cy5ydQ==";s:4:"name";s:144:"0KLQtdGF0L3QuNGH0LXRgdC60LjQuSDRgNC10LPQu9Cw0LzQtdC90YIg0L4g0LHQtdC30L7Qv9Cw0YHQvdC+0YHRgtC4INC80LDRiNC40L0g0Lgg0L7QsdC+0YDRg9C00L7QstCw0L3QuNGP";s:8:"alt-name";s:80:"dGVobmljaGVza2lqLXJlZ2xhbWVudC1vLWJlem9wYXNub3N0aS1tYXNoaW4taS1vYm9ydWRvdmFuaXlh";s:6:"active";s:4:"MQ==";s:7:"type-id";s:4:"MTA=";s:4:"data";a:1:{i:27795;a:13:{s:5:"title";s:185:"Технический регламент о безопасности машин и оборудования, оформление подтверждения о соответствии";s:2:"h1";s:108:"Технический регламент о безопасности машин и оборудования";s:13:"meta_keywords";s:0:"";s:17:"meta_descriptions";s:230:"Наш орган по сертификации продукции ТестСтандарт Групп оформляет технический регламент о безопасности машин и оборудования";s:4:"tags";s:0:"";s:7:"content";s:3346:"<p>Технический регламент &laquo;О безопасности машин и оборудования&raquo;, утвержденный ПП РФ №753 от 15.09.2009 и действующий с 25.09.2010 г., полностью соответствует закону &laquo;О техническом регулировании&raquo;. В нем определяются требования относительно безопасности машин и оборудования на всех их жизненных циклах (от проектирования до утилизации). В поле действия документа попадают машины и оборудование, для которых являются идентифицированными разные виды опасностей. Исключение составляют военные, космические, летательные, автотранспортные машины и оборудование, а также аттракционы.</p>
<p>Техническим регламентом предусмотрен пакет документов, необходимых для доказательства соответствия требованиям по безопасности. Данный пакет обязательно должен включать сертификаты качества и соответствия, протоколы испытаний и ряд других подтверждающих качество документов.  В регламенте предписывается обязательное проведение испытаний и сертификации машин и оборудования всех отраслей промышленности и некоторых видов оборудования коммунальной и бытовой сфер. Также регламентом определены подлежащие сертификации виды транспорта и опасные для жизни людей инструменты, которые часто применяют в быту: резцы и средства малой механизации.</p>
<p>Что касается менее опасного оборудования (крепежей, запчастей и оборудования для машиностроения, сварочных, строительно-монтажных работ, изделий для хозяйственного применения, упаковки и тары для продуктов), согласно этому регламенту оно подлежит обязательному декларированию.  Следует отметить, что действию регламента не подлежат виды особо опасного и особо сложного оборудования и машин, для которых приняты отдельные нормативные акты. Находящееся в эксплуатации оборудование и машины, попадающие в поле действия нового регламента, не нуждаются в обязательной сертификации.</p>";s:11:"menu_pic_ua";s:18:"./images/cms/menu/";s:10:"menu_pic_a";s:18:"./images/cms/menu/";s:10:"header_pic";s:21:"./images/cms/headers/";s:11:"robots_deny";s:1:"0";s:12:"show_submenu";s:1:"1";s:11:"is_expanded";s:1:"0";s:12:"is_unindexed";s:1:"0";}}s:11:"template-id";s:4:"Nw==";s:10:"is-visible";s:4:"MQ==";s:10:"is-default";s:4:"MA==";s:10:"perms_read";a:1:{i:2373;s:1:"1";}s:22:"TinyMCE_id2303011_size";s:20:"Y3c9MTExMiZjaD01MDY=";s:22:"TinyMCE_id2346414_size";s:20:"Y3c9MTExNCZjaD0zMTI=";s:22:"TinyMCE_id2392630_size";s:20:"Y3c9MTE0MiZjaD00OTk=";s:22:"TinyMCE_id2414817_size";s:20:"Y3c9MTE5NyZjaD00ODc=";s:22:"TinyMCE_id2355722_size";s:20:"Y3c9MTIwNSZjaD00NTk=";s:22:"TinyMCE_id2303408_size";s:20:"Y3c9MTE0MiZjaD01MDQ=";s:22:"TinyMCE_id2346277_size";s:20:"Y3c9MTE4MSZjaD0zNTY=";s:22:"TinyMCE_id2368058_size";s:20:"Y3c9MTE5MiZjaD0zODE=";s:9:"PHPSESSID";s:44:"ZDFhYjZjMWFlYmVjN2U1YzZkMjA2Mjg4Y2E2ZTMwN2M=";s:7:"stat_id";s:44:"ZDFhYjZjMWFlYmVjN2U1YzZkMjA2Mjg4Y2E2ZTMwN2M=";s:6:"hotlog";s:4:"MQ==";s:5:"ilang";s:4:"cnU=";s:20:"expandExtendedFields";s:4:"MQ==";s:13:"toolbar_fonts";s:4:"b24=";s:6:"param0";s:4:"MjU=";s:6:"param1";s:8:"cGFnZQ==";s:6:"param2";s:4:"ZG8=";}